--修改或增加语言切换设置
REPLACE
    INTO `omc_db`.`sys_config` (
        `config_id`,
        `config_name`,
        `config_key`,
        `config_value`,
        `config_type`,
        `create_by`,
        `create_time`,
        `update_by`,
        `update_time`,
        `remark`
    )
VALUES (
        108,
        'config.sys.i18nOpen',
        'sys.i18n.open',
        'false',
        'Y',
        'supervisor',
        1698110000000,
        NULL,
        0,
        'config.sys.i18nOpenRemark'
    );

REPLACE
    INTO `omc_db`.`sys_config` (
        `config_id`,
        `config_name`,
        `config_key`,
        `config_value`,
        `config_type`,
        `create_by`,
        `create_time`,
        `update_by`,
        `update_time`,
        `remark`
    )
VALUES (
        109,
        'Internationalization Default Language',
        'sys.i18n.default',
        'en_US',
        'Y',
        'supervisor',
        1698110000000,
        'supervisor',
        1702632906566,
        'config.sys.i18nDefaultRemark'
    );

-- 删除所有角色权限的国际化切换功能
DELETE FROM `omc_db`.`sys_role_menu` WHERE `menu_id` = 2122