SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;

INSERT IGNORE INTO `sys_role` VALUES (1, 'role.admin', 'supervisor', 1, '1', '1', '1', '1', '0', 'supervisor', 1697091437683, 'supervisor', 1697091437683, 'role.adminRemark');
INSERT IGNORE INTO `sys_role` VALUES (2, 'role.adminAssign', 'administrator', 2, '1', '1', '1', '1', '0', 'supervisor', 1698486915894, 'supervisor', 1717143830709, 'role.adminAssignRemark');
INSERT IGNORE INTO `sys_role` VALUES (3, 'role.operator', 'operator', 3, '1', '1', '1', '1', '0', 'supervisor', 1698486934900, 'supervisor', 1717143582784, 'role.operatorRemark');
INSERT IGNORE INTO `sys_role` VALUES (4, 'role.monitor', 'monitor', 4, '1', '1', '1', '1', '0', 'supervisor', 1698486950714, 'supervisor', 1706774389300, 'role.monitorRemark');
INSERT IGNORE INTO `sys_role` VALUES (5, 'role.vistor', 'vistor', 5, '1', '1', '1', '1', '0', 'supervisor', 1698486975779, 'supervisor', 1706774405096, 'role.vistorRemark');
INSERT IGNORE INTO `sys_role` VALUES (100, 'role.tenant', 'tenant', 100, '2', '1', '1', '1', '0', 'admin', 1715591950609, 'supervisor', 1718701342318, '');

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=1;    