-- ----------------------------
-- Table structure for cm_title
-- ----------------------------
DROP TABLE IF EXISTS "cm_title";
CREATE TABLE "cm_title" (
  "id" integer NOT NULL,
  "ne_type" text(16),
  "object" text(32),
  "code" text(32),
  "cm_en" text(128),
  "cm_cn" text(128),
  "description" text(1024),
  PRIMARY KEY ("id")
);

-- ----------------------------
-- Records of cm_title
-- ----------------------------
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2800, 'AMF', 'ManagedElement', 'AMFAA01', 'Id', '标识符', '网元标识，只在OMC范围内有效');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2801, 'AMF', 'ManagedElement', 'AMFAA02', 'UserLabel', '用户友好名', '网元名称，根据运营商的网元命名规则设定。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2802, 'AMF', 'ManagedElement', 'AMFAA03', 'VendorName', '厂商名称', '厂商名称');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2803, 'AMF', 'ManagedElement', 'AMFAA04', 'ManagedBy', '管理节点', '管理ManagedElement的ManagementNode对象类的DN值');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2804, 'AMF', 'ManagedElement', 'AMFAA05', 'ManagementIpAddress', '网管接口IP地址列表', '网管接口IP地址列表
如支持IPV4V6，IPV4和IPV6都要呈现。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2805, 'AMF', 'ManagedElement', 'AMFAA06', 'SwVersion', '软件版本', '网元的软件版本');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2806, 'AMF', 'ManagedElement', 'AMFAA07', 'PatchInfo', '补丁信息', '补丁信息,用于表示当前网元加载的补丁名称列表。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2807, 'AMF', 'ManagedElement', 'AMFAA08', 'AdministrativeState', '管理状态', '管理的状态，取值范围为{Locked，Unlocked，ShuttingDown}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2808, 'AMF', 'ManagedElement', 'AMFAA09', 'OperationalState', '运行状态', '运行的状态，取值范围为{Disabled, Enabled}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2809, 'AMF', 'AmfFunction', 'AMFAB01', 'Id', '标识符', '对象标识，只在OMC范围内有效');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2810, 'AMF', 'AmfFunction', 'AMFAB02', 'UserLabel', '用户友好名', '对象名称');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2811, 'AMF', 'AmfFunction', 'AMFAB03', 'AdministrativeState', '管理状态', '管理的状态，取值范围为{Locked，Unlocked，ShuttingDown}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2812, 'AMF', 'AmfFunction', 'AMFAB04', 'OperationalState', '运行状态', '运行的状态，取值范围为{Disabled, Enabled}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2813, 'AMF', 'AmfFunction', 'AMFAB05', 'VnfInstanceId', '虚拟化实例标识', '虚拟网元的InstanceId');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2814, 'AMF', 'AmfFunction', 'AMFAB06', 'Fqdn', 'AmfFunction的FQDN', '基于服务化接口的AmfFunction的FQDN,FQDN结构请参见TS23.003.');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2815, 'AMF', 'AmfFunction', 'AMFAB07', 'SbiServiceList', 'AmfFunction的服务列表', 'AmfFunction上所有注册到服务化接口的service列表，该列表由每个service的名称组成，其中ServiceName参见29.510 Table 6.1.6.3.11-1: Enumeration ServiceName定义');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2816, 'AMF', 'AmfFunction', 'AMFAB08', 'AmfGuamiList', '全球AMF唯一标识列表', '<GUAMI> = <MCC><MNC><AMF Identifier>
<AMF Identifier> = <AMF Region ID><AMF Set ID><AMF Pointer>');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2817, 'AMF', 'AmfFunction', 'AMFAB09', 'SnssaiList', '网络切片列表', 'S-NSSAI的列表，S-NSSAI=SST-SD。S-NSSAI的格式按照3GPP规范要求，本身32bit，前8bit代表SST，后24bit代表SD。
此变量为长度为10个字符字符，组成方式：3个字符标识SST + “-” + 6个字符标识SD
前3个字符为SST对应8bit十进制数直接变为字符串（比如数字133->”133”）
后6个字符位SD对应的24bit的十六进制数直接变为字符串（例如数字FEFA89->”FEFA89”）样例（供参考）：133-FEFA89');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2818, 'AMF', 'AmfFunction', 'AMFAB10', 'MaxUser', '最大注册用户数', '当前软硬件配置条件下(如licence限制）,AMF最大能够支持的注册用户数。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2819, 'AMF', 'AmfFunction', 'AMFAB11', 'RelativeCapacity', '相对容量', 'AMF集合内该AMF的相对容量，代表了NG-RAN选择AMF的概率。取值为整数[0..255]。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2820, 'AMF', 'AmfFunction', 'AMFAB12', 'MaxGnbNum', '最大支持基站数', '当前软硬件配置条件下(如licence限制），AMF最大可以支持的5G基站数。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2821, 'AMF', 'EpRpDynN8Amf', 'AMFAC01', 'Id', '标识符', 'N8接口标识');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2822, 'AMF', 'EpRpDynN8Amf', 'AMFAC02', 'UserLabel', '用户友好名', '对象名称');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2823, 'AMF', 'EpRpDynN8Amf', 'AMFAC03', 'LocIpAddrList', '本端IP地址列表', '参考点所关联的本端网元的IP地址列表（Ipv4或Ipv6的地址格式）。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2824, 'AMF', 'EpRpDynN8Amf', 'AMFAC04', 'FarIpSubnetworkList', '远端IP子网列表', '参考点所关联的远端IP子网列表：
1.Ipv4:List of Struct{
  Subnetwork：string，
  Mask:string }
若子网仅包含一个IP地址，则Subnetwork为该IP地址，Mask为255.255.255.255。
若子网地址为0.0.0.0，Mask可为任意值（通常也取0.0.0.0），代表所有局向。
2.Ipv6:子网+前缀方式，样例供参考：
{(2409:802F:0000:0207:0000:0000:1001:0502,128),(2409:802F:0000:0207:0000:0000:1001:0501,128)}或{(2409:802F:0000:0207::1001:0502,128),(2409:802F:0000:0207::1001:0501,128)}或{(2409:802F:0:207::1001:502,128),(2409:802F:0:207::1001:501,128)}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2825, 'AMF', 'EpRpDynN11Amf', 'AMFAD01', 'Id', '标识符', 'N11接口标识');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2826, 'AMF', 'EpRpDynN11Amf', 'AMFAD02', 'UserLabel', '用户友好名', '对象名称');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2827, 'AMF', 'EpRpDynN11Amf', 'AMFAD03', 'LocIpAddrList', '本端IP地址列表', '参考点所关联的本端网元的IP地址列表（Ipv4或Ipv6的地址格式）。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2828, 'AMF', 'EpRpDynN11Amf', 'AMFAD04', 'FarIpSubnetworkList', '远端IP子网列表', '参考点所关联的远端IP子网列表：
1.Ipv4:List of Struct{
  Subnetwork：string，
  Mask:string }
若子网仅包含一个IP地址，则Subnetwork为该IP地址，Mask为255.255.255.255。
若子网地址为0.0.0.0，Mask可为任意值（通常也取0.0.0.0），代表所有局向。
2.Ipv6:子网+前缀方式，样例供参考：
{(2409:802F:0000:0207:0000:0000:1001:0502,128),(2409:802F:0000:0207:0000:0000:1001:0501,128)}或{(2409:802F:0000:0207::1001:0502,128),(2409:802F:0000:0207::1001:0501,128)}或{(2409:802F:0:207::1001:502,128),(2409:802F:0:207::1001:501,128)}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2829, 'AMF', 'EpRpDynN12Amf', 'AMFAE01', 'Id', '标识符', 'N12接口标识');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2830, 'AMF', 'EpRpDynN12Amf', 'AMFAE02', 'UserLabel', '用户友好名', '对象名称');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2831, 'AMF', 'EpRpDynN12Amf', 'AMFAE03', 'LocIpAddrList', '本端IP地址列表', '参考点所关联的本端网元的IP地址列表（Ipv4或Ipv6的地址格式）。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2832, 'AMF', 'EpRpDynN12Amf', 'AMFAE04', 'FarIpSubnetworkList', '远端IP子网列表', '参考点所关联的远端IP子网列表：
1.Ipv4:List of Struct{
  Subnetwork：string，
  Mask:string }
若子网仅包含一个IP地址，则Subnetwork为该IP地址，Mask为255.255.255.255。
若子网地址为0.0.0.0，Mask可为任意值（通常也取0.0.0.0），代表所有局向。
2.Ipv6:子网+前缀方式，样例供参考：
{(2409:802F:0000:0207:0000:0000:1001:0502,128),(2409:802F:0000:0207:0000:0000:1001:0501,128)}或{(2409:802F:0000:0207::1001:0502,128),(2409:802F:0000:0207::1001:0501,128)}或{(2409:802F:0:207::1001:502,128),(2409:802F:0:207::1001:501,128)}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2833, 'AMF', 'IPResource', 'AMFAF01', 'Id', '标识符', '命名属性 ');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2834, 'AMF', 'IPResource', 'AMFAF02', 'UserLabel', '用户友好名', '用户友好名，由EMS厂商自己指定，做为其内部标识，并可被NMS修改。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2835, 'AMF', 'IPResource', 'AMFAF03', 'InterfaceType', '接口类型', '包含管理接口和业务接口。枚举值{Mgt,N2,NLs,NLg,N26,Nnrf,N12,N8,N15，N22,N14,N11,DnsQry}，备注：管理接口为Mgt。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2836, 'AMF', 'IPResource', 'AMFAF04', 'LocIpV4AddrList', '本端IPV4地址列表', '参考点所关联的本端网元的IP地址列表（Ipv4地址格式），如无IPV4地址，填写{Default}。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2837, 'AMF', 'IPResource', 'AMFAF05', 'LocIpV6AddrList', '本端IPV6地址列表', '参考点所关联的本端网元的IP地址列表（Ipv6地址格式），如无IPV6地址，填写{Default}。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2838, 'PCF', 'ManagedElement', 'PCFAA01', 'Id', '标识符', '网元标识，只在OMC范围内有效');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2839, 'PCF', 'ManagedElement', 'PCFAA02', 'UserLabel', '用户友好名', '网元名称，根据运营商的网元命名规则设定。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2840, 'PCF', 'ManagedElement', 'PCFAA03', 'VendorName', '厂商名称', '厂商名称');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2841, 'PCF', 'ManagedElement', 'PCFAA04', 'ManagedBy', '管理节点', '管理ManagedElement的ManagementNode对象类的DN值');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2842, 'PCF', 'ManagedElement', 'PCFAA05', 'ManagementIpAddress', '网管接口IP地址列表', '网管接口IP地址列表');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2843, 'PCF', 'ManagedElement', 'PCFAA06', 'SwVersion', '软件版本', '网元的软件版本');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2844, 'PCF', 'ManagedElement', 'PCFAA07', 'PatchInfo', '补丁信息', '补丁信息,用于表示当前网元加载的补丁名称列表。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2845, 'PCF', 'ManagedElement', 'PCFAA08', 'AdministrativeState', '管理状态', '管理的状态，取值范围为{Locked，Unlocked，ShuttingDown}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2846, 'PCF', 'ManagedElement', 'PCFAA09', 'OperationalState', '运行状态', '运行的状态，取值范围为{Disabled, Enabled}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2847, 'PCF', 'PcfFunction', 'PCFAB01', 'Id', '标识符', '命名属性 ');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2848, 'PCF', 'PcfFunction', 'PCFAB02', 'UserLabel', '用户友好名', '对象名称');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2849, 'PCF', 'PcfFunction', 'PCFAB03', 'AdministrativeState', '管理状态', '管理的状态，取值范围为{Locked，Unlocked，ShuttingDown}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2850, 'PCF', 'PcfFunction', 'PCFAB04', 'OperationalState', '运行状态', '运行的状态，取值范围为{Disabled, Enabled}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2851, 'PCF', 'PcfFunction', 'PCFAB05', 'VnfInstanceId', '虚拟化实例标识', '虚拟网元的InstanceId');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2852, 'PCF', 'PcfFunction', 'PCFAB05', 'Fqdn', 'PcfFunction的FQDN', '基于服务化接口PcfFunction的FQDN，FQDN结构请参见TS23.003.');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2853, 'PCF', 'PcfFunction', 'PCFAB06', 'SbiServiceList', 'PcfFunction的服务列表', 'PcfFunction上所有注册到服务化接口的service列表，该列表由每个service的名称组成。其中ServiceName参见29.510 Table 6.1.6.3.11-1: Enumeration ServiceName定义');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2854, 'PCF', 'UdrFunction', 'PCFAC01', 'Id', '标识符', '命名属性');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2855, 'PCF', 'UdrFunction', 'PCFAC02', 'UserLabel', '用户友好名', '用户友好名，由EMS厂商自己指定，做为其内部标识，并可被NMS修改。 语音PCF不涉及Udr，语音PCF对应指标填写PCF的取值。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2856, 'PCF', 'UdrFunction', 'PCFAC03', 'AdministrativeState', '管理状态', '管理的状态，枚举型 {Locked, Unlocked, ShuttingDown}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2857, 'PCF', 'UdrFunction', 'PCFAC04', 'OperationalState', '运行状态', '运行的状态，枚举型{Disabled,Enabled}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2858, 'PCF', 'UdrFunction', 'PCFAC07', 'MaxSubNbr', '最大签约用户数', 'UDR最大能存储的签约用户的个数，该值受软硬件条件共同限制，如Licence。
语音PCF不涉及Udr，语音PCF对应指标填0。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2859, 'PCF', 'IPResource', 'PCFAD01', 'Id', '标识符', '命名属性 ');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2860, 'PCF', 'IPResource', 'PCFAD02', 'UserLabel', '用户友好名', '用户友好名，由EMS厂商自己指定，做为其内部标识，并可被NMS修改。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2861, 'PCF', 'IPResource', 'PCFAD03', 'InterfaceType', '接口类型', '包含管理接口和业务接口（信令和媒体）。枚举型{Mgt,Rx,Gx,N5,N7,N15,N28}，备注：管理接口为Mgt。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2862, 'PCF', 'IPResource', 'PCFAD04', 'LocIpV4AddrList', '本端IPV4地址列表', '参考点所关联的本端网元的IP地址列表（Ipv4地址格式），如无IPV4地址，填写{Default}。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2863, 'PCF', 'IPResource', 'PCFAD05', 'LocIpV6AddrList', '本端IPV6地址列表', '参考点所关联的本端网元的IP地址列表（Ipv6地址格式），如无IPV6地址，填写{Default}。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2864, 'SMF', 'ManagedElement', 'SMFAA01', 'Id', '标识符', '网元标识，只在OMC范围内有效');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2865, 'SMF', 'ManagedElement', 'SMFAA02', 'UserLabel', '用户友好名', '网元名称，根据运营商的网元命名规则设定。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2866, 'SMF', 'ManagedElement', 'SMFAA03', 'VendorName', '厂商名称', '厂商名称');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2867, 'SMF', 'ManagedElement', 'SMFAA04', 'ManagedBy', '管理节点', '管理ManagedElement的ManagementNode对象类的DN值');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2868, 'SMF', 'ManagedElement', 'SMFAA05', 'ManagementIpAddress', '网管接口IP地址列表', '网管接口IP地址列表
如支持IPV4V6，IPV4和IPV6都要呈现。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2869, 'SMF', 'ManagedElement', 'SMFAA06', 'SwVersion', '软件版本', '网元的软件版本');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2870, 'SMF', 'ManagedElement', 'SMFAA07', 'PatchInfo', '补丁信息', '补丁信息,用于表示当前网元加载的补丁名称列表。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2871, 'SMF', 'ManagedElement', 'SMFAA08', 'AdministrativeState', '管理状态', '管理的状态，取值范围为{Locked，Unlocked，ShuttingDown}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2872, 'SMF', 'ManagedElement', 'SMFAA09', 'OperationalState', '运行状态', '运行的状态，取值范围为{Disabled, Enabled}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2873, 'SMF', 'SmfFunction', 'SMFAB01', 'Id', '标识符', '命名属性 ');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2874, 'SMF', 'SmfFunction', 'SMFAB02', 'UserLabel', '用户友好名', '对象名称');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2875, 'SMF', 'SmfFunction', 'SMFAB03', 'AdministrativeState', '管理状态', '管理的状态，枚举型 {Locked, Unlocked, ShuttingDown}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2876, 'SMF', 'SmfFunction', 'SMFAB04', 'OperationalState', '运行状态', '运行的状态，枚举型{Disabled,Enabled}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2877, 'SMF', 'SmfFunction', 'SMFAB05', 'VnfInstanceId', '虚拟化实例标识', '虚拟网元的InstanceId');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2878, 'SMF', 'SmfFunction', 'SMFAB06', 'Fqdn', 'SmfFunction的FQDN', '基于服务化接口的SmfFunction的FQDN,FQDN结构请参见TS23.003');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2879, 'SMF', 'SmfFunction', 'SMFAB07', 'SbiServiceList', 'SmfFunction的服务列表', 'SmfFunction上所有注册到服务化接口的service列表，该列表由每个service的名称组成，服务名称参见29.510 Table 6.1.6.3.11-1: Enumeration ServiceName的定义');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2880, 'SMF', 'SmfFunction', 'SMFAB08', 'MaxPduSessions', '最大PDU会话数', '当前软硬件配置条件下(如licence限制）,SMF最大支持的并发PDU Session数。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2881, 'SMF', 'SmfFunction', 'SMFAB09', 'MaxQfi', '最大QFI数', '当前软硬件配置条件下(如licence限制）,SMF最大支持的并发QFI数。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2882, 'SMF', 'SmfFunction', 'SMFAB10', 'UpfList', 'UPF列表', 'SMF管理的UPF的DN列表');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2883, 'SMF', 'AddrPool', 'SMFAC01', 'Id', '标识符', '命名属性 ');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2884, 'SMF', 'AddrPool', 'SMFAC02', 'UserLabel', '用户友好名', '对象名称');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2885, 'SMF', 'AddrPool', 'SMFAC03', 'AddrType', '地址类型', '表示地址的类型，枚举 {Dynamic, Static}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2886, 'SMF', 'AddrPool', 'SMFAC04', 'IpVersion', 'IP版本', '表示地址池的IP的版本，包括｛IPv4,IPv6}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2887, 'SMF', 'AddrPool', 'SMFAC05', 'AddrSegList', 'IP地址分段列表', '指该地址对象中存储的地址段列表。其中每个地址段包含有一个起始地址IP地址（beginIp），和该段的IP地址数目来确定，List of Struct{
  StartIp: String  //起始IP地址，
  SegLen:  Integer //地址段长度
}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2888, 'SMF', 'EpRpDynN7Smf', 'SMFAD01', 'Id', '标识符', '命名属性 ');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2889, 'SMF', 'EpRpDynN7Smf', 'SMFAD02', 'UserLabel', '用户友好名', '对象名称');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2890, 'SMF', 'EpRpDynN7Smf', 'SMFAD03', 'LocIpAddrList', '本端IP地址列表', '参考点所关联的本端网元的IP地址列表（Ipv4或Ipv6的地址格式）。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2891, 'SMF', 'EpRpDynN7Smf', 'SMFAD04', 'FarIpSubnetworkList', '远端IP子网列表', '参考点所关联的远端IP子网列表：
1.Ipv4:List of Struct{
  Subnetwork：string，
  Mask:string }
若子网仅包含一个IP地址，则Subnetwork为该IP地址，Mask为255.255.255.255。
若子网地址为0.0.0.0，Mask可为任意值（通常也取0.0.0.0），代表所有局向。
2.Ipv6:子网+前缀方式，样例供参考：
{(2409:802F:0000:0207:0000:0000:1001:0502,128),(2409:802F:0000:0207:0000:0000:1001:0501,128)}或{(2409:802F:0000:0207::1001:0502,128),(2409:802F:0000:0207::1001:0501,128)}或{(2409:802F:0:207::1001:502,128),(2409:802F:0:207::1001:501,128)}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2892, 'SMF', 'EpRpDynN10Smf', 'SMFAE01', 'Id', '标识符', '命名属性 ');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2893, 'SMF', 'EpRpDynN10Smf', 'SMFAE02', 'UserLabel', '用户友好名', '对象名称');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2894, 'SMF', 'EpRpDynN10Smf', 'SMFAE03', 'LocIpAddrList', '本端IP地址列表', '参考点所关联的本端网元的IP地址列表（Ipv4或Ipv6的地址格式）。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2895, 'SMF', 'EpRpDynN10Smf', 'SMFAE04', 'FarIpSubnetworkList', '远端IP子网列表', '参考点所关联的远端IP子网列表：
1.Ipv4:List of Struct{
  Subnetwork：string，
  Mask:string }
若子网仅包含一个IP地址，则Subnetwork为该IP地址，Mask为255.255.255.255。
若子网地址为0.0.0.0，Mask可为任意值（通常也取0.0.0.0），代表所有局向。
2.Ipv6:子网+前缀方式，样例供参考：
{(2409:802F:0000:0207:0000:0000:1001:0502,128),(2409:802F:0000:0207:0000:0000:1001:0501,128)}或{(2409:802F:0000:0207::1001:0502,128),(2409:802F:0000:0207::1001:0501,128)}或{(2409:802F:0:207::1001:502,128),(2409:802F:0:207::1001:501,128)}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2896, 'SMF', 'IPResource', 'SMFAF01', 'Id', '标识符', '命名属性 ');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2897, 'SMF', 'IPResource', 'SMFAF02', 'UserLabel', '用户友好名', '用户友好名，由EMS厂商自己指定，做为其内部标识，并可被NMS修改。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2898, 'SMF', 'IPResource', 'SMFAF03', 'InterfaceType', '接口类型', '包含管理接口和业务接口。枚举值{Mgt,N4,Nnrf,N10,N7,N16a,Nbsf,N11,N40,Radius}，备注：管理接口为Mgt。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2899, 'SMF', 'IPResource', 'SMFAF04', 'LocIpV4AddrList', '本端IPV4地址列表', '参考点所关联的本端网元的IP地址列表（Ipv4地址格式），如无IPV4地址，填写{Default}。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2900, 'SMF', 'IPResource', 'SMFAF05', 'LocIpV6AddrList', '本端IPV6地址列表', '参考点所关联的本端网元的IP地址列表（Ipv6地址格式），如无IPV6地址，填写{Default}。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2901, 'UDM', 'ManagedElement', 'UDMAA01', 'Id', '标识符', '网元标识，只在OMC范围内有效');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2902, 'UDM', 'ManagedElement', 'UDMAA02', 'UserLabel', '用户友好名', '网元名称，根据运营商的网元命名规则设定。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2903, 'UDM', 'ManagedElement', 'UDMAA03', 'VendorName', '厂商名称', '厂商名称');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2904, 'UDM', 'ManagedElement', 'UDMAA04', 'ManagedBy', '管理节点', '管理ManagedElement的ManagementNode对象类的DN值');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2905, 'UDM', 'ManagedElement', 'UDMAA05', 'ManagementIpAddress', '网管接口IP地址列表', '网管接口IP地址列表
如支持IPV4V6，IPV4和IPV6都要呈现');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2906, 'UDM', 'ManagedElement', 'UDMAA06', 'SwVersion', '软件版本', '网元的软件版本');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2907, 'UDM', 'ManagedElement', 'UDMAA07', 'PatchInfo', '补丁信息', '补丁信息,用于表示当前网元加载的补丁名称列表。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2908, 'UDM', 'ManagedElement', 'UDMAA08', 'AdministrativeState', '管理状态', '管理的状态，取值范围为{Locked，Unlocked，ShuttingDown}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2909, 'UDM', 'ManagedElement', 'UDMAA09', 'OperationalState', '运行状态', '运行的状态，取值范围为{Disabled, Enabled}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2910, 'UDM', 'UdmFunction', 'UDMAB01', 'Id', '标识符', '命名属性 ');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2911, 'UDM', 'UdmFunction', 'UDMAB02', 'UserLabel', '用户友好名', '对象名称');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2912, 'UDM', 'UdmFunction', 'UDMAB03', 'AdministrativeState', '管理状态', '管理的状态，取值范围为{Locked，Unlocked，ShuttingDown}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2913, 'UDM', 'UdmFunction', 'UDMAB04', 'OperationalState', '运行状态', '运行的状态，取值范围为{Disabled, Enabled}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2914, 'UDM', 'UdmFunction', 'UDMAB05', 'VnfInstanceId', '虚拟化实例标识', '虚拟网元的InstanceId');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2915, 'UDM', 'UdmFunction', 'UDMAB06', 'Fqdn', 'UdmFunction的FQDN', '基于服务化接口的UdmFunction的FQDN，FQDN结构请参见TS23.003.');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2916, 'UDM', 'UdmFunction', 'UDMAB07', 'SbiServiceList', 'UdmFunction的服务列表', 'UdmFunction上所有注册到服务化接口的service列表，该列表由每个service的名称组成。其中ServiceName参见29.510 Table 6.1.6.3.11-1: Enumeration ServiceName定义');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2917, 'UDM', 'UdrFunction', 'UDRAC01', 'Id', '标识符', '命名属性 ');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2918, 'UDM', 'UdrFunction', 'UDRAC02', 'UserLabel', '用户友好名', '对象名称');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2919, 'UDM', 'UdrFunction', 'UDRAC03', 'AdministrativeState', '管理状态', '管理的状态，取值范围为{Locked，Unlocked，ShuttingDown}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2920, 'UDM', 'UdrFunction', 'UDRAC04', 'OperationalState', '运行状态', '运行的状态，取值范围为{Disabled, Enabled}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2921, 'UDM', 'UdrFunction', 'UDRAC05', 'VnfInstanceId', '虚拟化实例标识', '虚拟网元的InstanceId');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2922, 'UDM', 'UdrFunction', 'UDRAC06', 'Fqdn', 'UdrFunction的FQDN', '基于服务化接口的UdrFunction的FQDN,FQDN结构请参见TS23.003。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2923, 'UDM', 'UdrFunction', 'UDRAC07', 'SbiServiceList', 'UdrFunction的服务列表', 'UdrFunction上所有注册到服务化接口的service列表，该列表由每个service的名称组成。其中ServiceName参见29.510 Table 6.1.6.3.11-1: Enumeration ServiceName定义。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2924, 'UDM', 'UdrFunction', 'UDRAC08', 'MaxNumSupi', '最大可存储的SUPI个数', '指UDR设计的可存储的最大SUPI数量');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2925, 'UDM', 'UdrFunction', 'UDRAC09', 'MaxNumMsisdn', '最大可存储的MSISDN个数', '指UDR设计的最大可存储的MSISDN个数');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2926, 'UDM', 'AusfFunction', 'UDMAD01', 'Id', '标识符', '命名属性 ');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2927, 'UDM', 'AusfFunction', 'UDMAD02', 'UserLabel', '用户友好名', '对象名称');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2928, 'UDM', 'AusfFunction', 'UDMAD03', 'AdministrativeState', '管理状态', '管理的状态，取值范围为{Locked，Unlocked，ShuttingDown}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2929, 'UDM', 'AusfFunction', 'UDMAD04', 'OperationalState', '运行状态', '运行的状态，取值范围为{Disabled, Enabled}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2930, 'UDM', 'AusfFunction', 'UDMAD05', 'VnfInstanceId', '虚拟化实例标识', '虚拟网元的InstanceId');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2931, 'UDM', 'AusfFunction', 'UDMAD06', 'Fqdn', 'AusfFunction的FQDN', '基于服务化接口的AusfFunction的FQDN,FQDN结构请参见TS23.003。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2932, 'UDM', 'AusfFunction', 'UDMAD07', 'SbiServiceList', 'AusfFunction的服务列表', 'AusfFunction上所有注册到服务化接口的service列表，该列表由每个service的名称组成。其中ServiceName参见29.510 Table 6.1.6.3.11-1: Enumeration ServiceName定义。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2933, 'UDM', 'IPResource', 'UDMAE01', 'Id', '标识符', '命名属性 ');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2934, 'UDM', 'IPResource', 'UDMAE02', 'UserLabel', '用户友好名', '用户友好名，由EMS厂商自己指定，做为其内部标识，并可被NMS修改。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2935, 'UDM', 'IPResource', 'UDMAE03', 'InterfaceType', '接口类型', '包含管理接口和业务接口。枚举型{Mgt,N8,N10,N12,N21}，备注：管理接口为Mgt。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2936, 'UDM', 'IPResource', 'UDMAE04', 'LocIpV4AddrList', '本端IPV4地址列表', '参考点所关联的本端网元的IP地址列表（Ipv4地址格式），如无IPV4地址，填写{Default}。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2937, 'UDM', 'IPResource', 'UDMAE05', 'LocIpV6AddrList', '本端IPV6地址列表', '参考点所关联的本端网元的IP地址列表（Ipv6地址格式），如无IPV6地址，填写{Default}。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2938, 'UPF', 'ManagedElement', 'UPFAA01', 'Id', '标识符', '网元标识，只在OMC范围内有效');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2939, 'UPF', 'ManagedElement', 'UPFAA02', 'UserLabel', '用户友好名', '网元名称，根据运营商的网元命名规则设定。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2940, 'UPF', 'ManagedElement', 'UPFAA03', 'VendorName', '厂商名称', '厂商名称');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2941, 'UPF', 'ManagedElement', 'UPFAA04', 'ManagedBy', '管理节点', '管理ManagedElement的ManagementNode对象类的DN值');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2942, 'UPF', 'ManagedElement', 'UPFAA05', 'ManagementIpAddress', '网管接口IP地址列表', '网管接口IP地址列表
如支持IPV4V6，IPV4和IPV6都要呈现');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2943, 'UPF', 'ManagedElement', 'UPFAA06', 'SwVersion', '软件版本', '网元的软件版本');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2944, 'UPF', 'ManagedElement', 'UPFAA07', 'PatchInfo', '补丁信息', '补丁信息,用于表示当前网元加载的补丁名称列表。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2945, 'UPF', 'ManagedElement', 'UPFAA08', 'AdministrativeState', '管理状态', '管理的状态，取值范围为{Locked，Unlocked，ShuttingDown}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2946, 'UPF', 'ManagedElement', 'UPFAA09', 'OperationalState', '运行状态', '运行的状态，取值范围为{Disabled, Enabled}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2947, 'UPF', 'ManagedElement', 'UPFAA10', 'LocationName', '位置名称', '如指明该设备所处的具体房间');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2948, 'UPF', 'ManagedElement', 'UPFAA11', 'HardwarePlatform', '硬件平台', '硬件平台');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2949, 'UPF', 'InventoryUnitRack', 'UPFAB01', 'Id', '标识符', '命名属性 ');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2950, 'UPF', 'InventoryUnitRack', 'UPFAB02', 'UserLabel', '用户友好名', '用户友好名，由EMS厂商自己指定，做为其内部标识，并可被NMS修改。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2951, 'UPF', 'InventoryUnitRack', 'UPFAB03', 'VendorUnitFamilyType', '归属类型', '由供应商提供的便于记忆的资产单元的归属类型');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2952, 'UPF', 'InventoryUnitRack', 'UPFAB04', 'VendorUnitTypeNumber', '资产单元类型版本号', '由供应商提供的可唯一识别资产单元类型及版本的号码');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2953, 'UPF', 'InventoryUnitRack', 'UPFAB05', 'VendorName', '供应商名称', '供应商名称');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2954, 'UPF', 'InventoryUnitRack', 'UPFAB06', 'SerialNumber', '资产序列号', '资产序列号');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2955, 'UPF', 'InventoryUnitRack', 'UPFAB07', 'VersionNumber', '资产版本号', '与VendorUnitTypeNumber相关的版本信息');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2956, 'UPF', 'InventoryUnitRack', 'UPFAB08', 'DateOfManufacture', '生产日期', '生产日期');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2957, 'UPF', 'InventoryUnitRack', 'UPFAB09', 'DateOfLastService', '最近服务日期', '最近服务的日期（最近一次恢复工作正常状态的时间）');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2958, 'UPF', 'InventoryUnitRack', 'UPFAB10', 'ManufacturerData', '特殊信息', '设备商填写的特殊信息');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2959, 'UPF', 'InventoryUnitRack', 'UPFAB11', 'RackPosition', '机架位置', '机架编号，通常有两种表示方法：
（1） 行号-机架号：即该机架位于第几行的第几个。在这种情况下，机房内的机架先按行区分，机架号表示在行内的相对位置。
（2） 机架号：即机房内的机架统一编号，不用行来区分。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2960, 'UPF', 'InventoryUnitShelf', 'UPFAC01', 'Id', '标识符', '命名属性 ');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2961, 'UPF', 'InventoryUnitShelf', 'UPFAC02', 'UserLabel', '用户友好名', '用户友好名，由EMS厂商自己指定，做为其内部标识，并可被NMS修改。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2962, 'UPF', 'InventoryUnitShelf', 'UPFAC03', 'VendorUnitFamilyType', '归属类型', '由供应商提供的便于记忆的资产单元的归属类型');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2963, 'UPF', 'InventoryUnitShelf', 'UPFAC04', 'VendorUnitTypeNumber', '资产单元类型版本号', '由供应商提供的可唯一识别资产单元类型及版本的号码');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2964, 'UPF', 'InventoryUnitShelf', 'UPFAC05', 'VendorName', '供应商名称', '供应商名称');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2965, 'UPF', 'InventoryUnitShelf', 'UPFAC06', 'SerialNumber', '资产序列号', '资产序列号');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2966, 'UPF', 'InventoryUnitShelf', 'UPFAC07', 'VersionNumber', '资产版本号', '与VendorUnitTypeNumber相关的版本信息');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2967, 'UPF', 'InventoryUnitShelf', 'UPFAC08', 'DateOfManufacture', '生产日期', '生产日期');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2968, 'UPF', 'InventoryUnitShelf', 'UPFAC09', 'DateOfLastService', '最近服务日期', '最近服务的日期（最近一次恢复工作正常状态的时间）');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2969, 'UPF', 'InventoryUnitShelf', 'UPFAC10', 'ManufacturerData', '特殊信息', '设备商填写的特殊信息');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2970, 'UPF', 'InventoryUnitShelf', 'UPFAC11', 'SlotsInformation', '插槽信息', '框内所有插槽、描述及占用状态。List of Struct{槽位号（字符串），描述(字符串)，占用状态（枚举)}。其中其中描述信息由厂家自行决定，占用状态为枚举{Unused,Used}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2971, 'UPF', 'InventoryUnitShelf', 'UPFAC12', 'ShelfPosition', '机框位置', '1) 如果机框位于的机架也可以通过OMC进行管理，则“机框位置”的形式应为机框在机架内的相对位置 
2）如果机框位于第三方机架内，即机架不可以通过OMC管理，机框位置的形式应为“机架号-机框在机架内的相对位置”');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2972, 'UPF', 'InventoryUnitPack', 'UPFAD01', 'Id', '标识符', '命名属性 ');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2973, 'UPF', 'InventoryUnitPack', 'UPFAD02', 'UserLabel', '用户友好名', '用户友好名，由EMS厂商自己指定，做为其内部标识，并可被NMS修改。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2974, 'UPF', 'InventoryUnitPack', 'UPFAD03', 'VendorUnitFamilyType', '归属类型', '由供应商提供的便于记忆的资产单元的归属类型');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2975, 'UPF', 'InventoryUnitPack', 'UPFAD04', 'VendorUnitTypeNumber', '资产单元类型版本号', '由供应商提供的可唯一识别资产单元类型及版本的号码');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2976, 'UPF', 'InventoryUnitPack', 'UPFAD05', 'VendorName', '供应商名称', '供应商名称');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2977, 'UPF', 'InventoryUnitPack', 'UPFAD06', 'SerialNumber', '资产序列号', '资产序列号');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2978, 'UPF', 'InventoryUnitPack', 'UPFAD07', 'VersionNumber', '资产版本号', '与VendorUnitTypeNumber相关的版本信息');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2979, 'UPF', 'InventoryUnitPack', 'UPFAD08', 'DateOfManufacture', '生产日期', '生产日期');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2980, 'UPF', 'InventoryUnitPack', 'UPFAD09', 'DateOfLastService', '最近服务日期', '最近服务的日期（最近一次恢复工作正常状态的时间）');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2981, 'UPF', 'InventoryUnitPack', 'UPFAD10', 'ManufacturerData', '特殊信息', '设备商填写的特殊信息');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2982, 'UPF', 'InventoryUnitPack', 'UPFAD11', 'PortsInformation', '端口信息', '单板包含的所有端口、描述及占用状态。List of Struct{ 端口Id(字符串），描述(字符串)，占用状态（枚举）}。其中占用状态的取值为{Unused,Used}，描述信息由设备厂家自行决定。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2983, 'UPF', 'InventoryUnitPack', 'UPFAD12', 'PackPosition', '板卡位置', '板卡在机框内的相对位置，通常用编号表示。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2984, 'UPF', 'InventoryUnitPack', 'UPFAD13', 'SlotsOccupied', '占用槽位', '应表示板卡占用的槽位号列表。（注：一些板卡较宽，可能会占用两个或以上槽位）');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2985, 'UPF', 'InventoryUnitHost', 'PGWAE01', 'Id', '标识符', '命名属性 ');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2986, 'UPF', 'InventoryUnitHost', 'PGWAE02', 'UserLabel', '用户友好名', '用户友好名，由EMS厂商自己指定，做为其内部标识，并可被NMS修改。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2987, 'UPF', 'InventoryUnitHost', 'PGWAE03', 'VendorUnitFamilyType', '归属类型', '由供应商提供的便于记忆的资产单元的归属类型');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2988, 'UPF', 'InventoryUnitHost', 'PGWAE04', 'VendorUnitTypeNumber', '资产单元类型版本号', '由供应商提供的可唯一识别资产单元类型及版本的号码');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2989, 'UPF', 'InventoryUnitHost', 'PGWAE05', 'VendorName', '供应商名称', '供应商名称');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2990, 'UPF', 'InventoryUnitHost', 'PGWAE06', 'SerialNumber', '资产序列号', '资产序列号');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2991, 'UPF', 'InventoryUnitHost', 'PGWAE07', 'VersionNumber', '资产版本号', '与VendorUnitTypeNumber相关的版本信息');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2992, 'UPF', 'InventoryUnitHost', 'PGWAE08', 'DateOfManufacture', '生产日期', '生产日期');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2993, 'UPF', 'InventoryUnitHost', 'PGWAE09', 'DateOfLastService', '最近服务日期', '最近服务的日期（最近一次恢复工作正常状态的时间）');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2994, 'UPF', 'InventoryUnitHost', 'PGWAE10', 'ManufacturerData', '特殊信息', '设备商填写的特殊信息');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2995, 'UPF', 'InventoryUnitHost', 'PGWAE11', 'HostPosition', '主机位置', '主机在机房中的位置，当主机位于机架中时，为机架编号；否则主机应有自己独立的机房位置信息。 ');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2996, 'UPF', 'InventoryUnitHost', 'PGWAE12', 'NumberOfCpu', 'CPU数量', '主机配置的CPU数量');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2997, 'UPF', 'InventoryUnitHost', 'PGWAE13', 'MemSize', '内存容量', '主机配置的内存容量');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2998, 'UPF', 'InventoryUnitHost', 'PGWAE14', 'HardDiskSize', '硬盘容量', '主机配置的硬盘容量');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (2999, 'UPF', 'InventoryUnitAccessory', 'UPFAF01', 'Id', '标识符', '命名属性 ');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3000, 'UPF', 'InventoryUnitAccessory', 'UPFAF02', 'UserLabel', '用户友好名', '用户友好名，由EMS厂商自己指定，做为其内部标识，并可被NMS修改。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3001, 'UPF', 'InventoryUnitAccessory', 'UPFAF03', 'VendorUnitFamilyType', '归属类型', '由供应商提供的便于记忆的资产单元的归属类型');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3002, 'UPF', 'InventoryUnitAccessory', 'UPFAF04', 'VendorUnitTypeNumber', '资产单元类型版本号', '由供应商提供的可唯一识别资产单元类型及版本的号码');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3003, 'UPF', 'InventoryUnitAccessory', 'UPFAF05', 'VendorName', '供应商名称', '供应商名称');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3004, 'UPF', 'InventoryUnitAccessory', 'UPFAF06', 'SerialNumber', '资产序列号', '资产序列号');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3005, 'UPF', 'InventoryUnitAccessory', 'UPFAF07', 'VersionNumber', '资产版本号', '与VendorUnitTypeNumber相关的版本信息');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3006, 'UPF', 'InventoryUnitAccessory', 'UPFAF08', 'DateOfManufacture', '生产日期', '生产日期');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3007, 'UPF', 'InventoryUnitAccessory', 'UPFAF09', 'DateOfLastService', '最近服务日期', '最近服务的日期（最近一次恢复工作正常状态的时间）');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3008, 'UPF', 'InventoryUnitAccessory', 'UPFAF10', 'ManufacturerData', '特殊信息', '设备商填写的特殊信息');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3009, 'UPF', 'InventoryUnitAccessory', 'UPFAF11', 'AccessoryPosition', '附件位置', '附件所在机架的编号');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3010, 'UPF', 'InventoryUnitAccessory', 'UPFAF12', 'AccessoryType', '附属设备类型', '自定义，例如：内部交换机，路由器，磁盘阵列等,仅适用于ManagedElement内部的附属设备。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3011, 'UPF', 'InventoryUnitAccessory', 'UPFAF13', 'AddtionalInformation', '描述信息', '设备自身特有的属性描述');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3012, 'UPF', 'UpfFunction', 'UPFAG01', 'Id', '标识符', '命名属性 ');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3013, 'UPF', 'UpfFunction', 'UPFAG02', 'UserLabel', '用户友好名', '对象名称');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3014, 'UPF', 'UpfFunction', 'UPFAG03', 'AdministrativeState', '管理状态', '管理的状态，枚举型 {Locked, Unlocked, ShuttingDown}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3015, 'UPF', 'UpfFunction', 'UPFAG04', 'OperationalState', '运行状态', '运行的状态，枚举型{Disabled,Enabled}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3016, 'UPF', 'UpfFunction', 'UPFAG05', 'VnfInstanceId', '虚拟化实例标识', '虚拟网元的InstanceId');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3017, 'UPF', 'UpfFunction', 'UPFAG06', 'MaxQosFlows', '最大QoS流数', '当前软硬件配置条件下(如licence限制）,UPF最大支持的并发QoS流数。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3018, 'UPF', 'UpfFunction', 'UPFAG07', 'MaxThroughput', '最大数据吞吐率', 'UPF最大每秒能处理的数据量，包括双向流量。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3019, 'UPF', 'EpRpDynN9Upf', 'UPFAH01', 'Id', '标识符', '命名属性 ');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3020, 'UPF', 'EpRpDynN9Upf', 'UPFAH02', 'UserLabel', '用户友好名', '用户友好名，由EMS厂商自己指定，做为其内部标识，并可被NMS修改。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3021, 'UPF', 'EpRpDynN9Upf', 'UPFAH03', 'LocIpAddrList', '本端IP地址列表', '参考点所关联的本端网元的IP地址列表（Ipv4或Ipv6的地址格式）。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3022, 'UPF', 'EpRpDynN9Upf', 'UPFAH04', 'FarIpSubnetworkList', '远端IP子网列表', '参考点所关联的远端IP子网列表：
1.Ipv4:List of Struct{
  Subnetwork：string，
  Mask:string }
若子网仅包含一个IP地址，则Subnetwork为该IP地址，Mask为255.255.255.255。
若子网地址为0.0.0.0，Mask可为任意值（通常也取0.0.0.0），代表所有局向。
2.Ipv6:子网+前缀方式，样例供参考：
{(2409:802F:0000:0207:0000:0000:1001:0502,128),(2409:802F:0000:0207:0000:0000:1001:0501,128)}或{(2409:802F:0000:0207::1001:0502,128),(2409:802F:0000:0207::1001:0501,128)}或{(2409:802F:0:207::1001:502,128),(2409:802F:0:207::1001:501,128)}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3023, 'UPF', 'EpRpDynN3Upf', 'UPFAI01', 'Id', '标识符', '命名属性 ');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3024, 'UPF', 'EpRpDynN3Upf', 'UPFAI02', 'UserLabel', '用户友好名', '用户友好名，由EMS厂商自己指定，做为其内部标识，并可被NMS修改。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3025, 'UPF', 'EpRpDynN3Upf', 'UPFAI03', 'LocIpAddrList', '本端IP地址列表', '参考点所关联的本端网元的IP地址列表（Ipv4或Ipv6的地址格式）。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3026, 'UPF', 'EpRpDynN3Upf', 'UPFAI04', 'FarIpSubnetworkList', '远端IP子网列表', '参考点所关联的远端IP子网列表：
1.Ipv4:List of Struct{
  Subnetwork：string，
  Mask:string }
若子网仅包含一个IP地址，则Subnetwork为该IP地址，Mask为255.255.255.255。
若子网地址为0.0.0.0，Mask可为任意值（通常也取0.0.0.0），代表所有局向。
2.Ipv6:子网+前缀方式，样例供参考：
{(2409:802F:0000:0207:0000:0000:1001:0502,128),(2409:802F:0000:0207:0000:0000:1001:0501,128)}或{(2409:802F:0000:0207::1001:0502,128),(2409:802F:0000:0207::1001:0501,128)}或{(2409:802F:0:207::1001:502,128),(2409:802F:0:207::1001:501,128)}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3027, 'UPF', 'AmfFunction', 'UPFAJ01', 'Id', '标识符', '对象标识，只在OMC范围内有效');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3028, 'UPF', 'AmfFunction', 'UPFAJ02', 'UserLabel', '用户友好名', '对象名称');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3029, 'UPF', 'AmfFunction', 'UPFAJ03', 'AdministrativeState', '管理状态', '管理的状态，取值范围为{Locked，Unlocked，ShuttingDown}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3030, 'UPF', 'AmfFunction', 'UPFAJ04', 'OperationalState', '运行状态', '运行的状态，取值范围为{Disabled, Enabled}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3031, 'UPF', 'AmfFunction', 'UPFAJ05', 'VnfInstanceId', '虚拟化实例标识', '虚拟网元的InstanceId');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3032, 'UPF', 'AmfFunction', 'UPFAJ06', 'Fqdn', 'AmfFunction的FQDN', '基于服务化接口的AmfFunction的FQDN,FQDN结构请参见TS23.003.');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3033, 'UPF', 'SmfFunction', 'UPFAK01', 'Id', '标识符', '命名属性 ');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3034, 'UPF', 'SmfFunction', 'UPFAK02', 'UserLabel', '用户友好名', '对象名称');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3035, 'UPF', 'SmfFunction', 'UPFAK03', 'AdministrativeState', '管理状态', '管理的状态，枚举型 {Locked, Unlocked, ShuttingDown}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3036, 'UPF', 'SmfFunction', 'UPFAK04', 'OperationalState', '运行状态', '运行的状态，枚举型{Disabled,Enabled}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3037, 'UPF', 'SmfFunction', 'UPFAK05', 'VnfInstanceId', '虚拟化实例标识', '虚拟网元的InstanceId');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3038, 'UPF', 'SmfFunction', 'UPFAK06', 'Fqdn', 'SmfFunction的FQDN', '基于服务化接口的SmfFunction的FQDN,FQDN结构请参见TS23.003');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3039, 'UPF', 'UdrFunction', 'UPFAL01', 'Id', '标识符', '命名属性 ');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3040, 'UPF', 'UdrFunction', 'UPFAL02', 'UserLabel', '用户友好名', '对象名称');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3041, 'UPF', 'UdrFunction', 'UPFAL03', 'AdministrativeState', '管理状态', '管理的状态，取值范围为{Locked，Unlocked，ShuttingDown}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3042, 'UPF', 'UdrFunction', 'UPFAL04', 'OperationalState', '运行状态', '运行的状态，取值范围为{Disabled, Enabled}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3043, 'UPF', 'UdrFunction', 'UPFAL05', 'VnfInstanceId', '虚拟化实例标识', '虚拟网元的InstanceId');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3044, 'UPF', 'UdrFunction', 'UPFAL06', 'Fqdn', 'UdrFunction的FQDN', '基于服务化接口的UdrFunction的FQDN,FQDN结构请参见TS23.003。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3045, 'UPF', 'AusfFunction', 'UDMAM01', 'Id', '标识符', '命名属性 ');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3046, 'UPF', 'AusfFunction', 'UDMAM02', 'UserLabel', '用户友好名', '对象名称');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3047, 'UPF', 'AusfFunction', 'UDMAM03', 'AdministrativeState', '管理状态', '管理的状态，取值范围为{Locked，Unlocked，ShuttingDown}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3048, 'UPF', 'AusfFunction', 'UDMAM04', 'OperationalState', '运行状态', '运行的状态，取值范围为{Disabled, Enabled}');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3049, 'UPF', 'AusfFunction', 'UDMAM05', 'VnfInstanceId', '虚拟化实例标识', '虚拟网元的InstanceId');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3050, 'UPF', 'AusfFunction', 'UDMAM06', 'Fqdn', 'AusfFunction的FQDN', '基于服务化接口的AusfFunction的FQDN,FQDN结构请参见TS23.003。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3051, 'UPF', 'IPResource', 'UPFAN01', 'Id', '标识符', '命名属性 ');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3052, 'UPF', 'IPResource', 'UPFAN02', 'UserLabel', '用户友好名', '用户友好名，由EMS厂商自己指定，做为其内部标识，并可被NMS修改。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3053, 'UPF', 'IPResource', 'UPFAN03', 'InterfaceType', '接口类型', '包含管理接口和业务接口（信令和媒体）。枚举值{Mgt,N4,N3,N9,N19}，备注：管理接口为Mgt。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3054, 'UPF', 'IPResource', 'UPFAN04', 'LocIpV4AddrList', '本端IPV4地址列表', '参考点所关联的本端网元的IP地址列表（Ipv4地址格式），如无IPV4地址，填写{Default}。');
INSERT INTO "cm_title" VALUES (3055, 'UPF', 'IPResource', 'UPFAN05', 'LocIpV6AddrList', '本端IPV6地址列表', '参考点所关联的本端网元的IP地址列表（Ipv6地址格式），如无IPV6地址，填写{Default}。');

-- Dump completed on 2024-03-06 17:27:01
