
-- 调度任务记录日志字段
ALTER TABLE `omc_db`.`sys_job` 
ADD COLUMN IF NOT EXISTS `save_log` varchar(1) NULL DEFAULT '0' COMMENT '是否记录任务日志（0不记录 1记录）' AFTER `status`;

UPDATE `omc_db`.`sys_job` SET `save_log` = '1';

-- 参数配置value长度
ALTER TABLE `omc_db`.`sys_config` 
MODIFY COLUMN `config_value` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT '' COMMENT '参数键值' AFTER `config_key`;

-- 参数配置-系统设置属性
INSERT IGNORE INTO `omc_db`.`sys_config` (`config_id`, `config_name`, `config_key`, `config_value`, `config_type`, `create_by`, `create_time`, `update_by`, `update_time`, `remark`) VALUES (null, '系统设置-LOGO类型', 'sys.logo.type', 'icon', 'Y', 'admin', 1698112743562, 'admin', 1698217326676, '全图：brand\n小图：icon');
INSERT IGNORE INTO `omc_db`.`sys_config` (`config_id`, `config_name`, `config_key`, `config_value`, `config_type`, `create_by`, `create_time`, `update_by`, `update_time`, `remark`) VALUES (null, '系统设置-LOGO文件icon', 'sys.logo.filePathIcon', '', 'Y', 'admin', 1698112935847, 'admin', 1698201425536, '文件支持网络地址图片和内部上传的文件路径');
INSERT IGNORE INTO `omc_db`.`sys_config` (`config_id`, `config_name`, `config_key`, `config_value`, `config_type`, `create_by`, `create_time`, `update_by`, `update_time`, `remark`) VALUES (null, '系统设置-系统名称', 'sys.title', '核心网管理系统', 'Y', 'admin', 1698113035648, 'admin', 1698217311606, '系统名称长度限制11位字符串');
INSERT IGNORE INTO `omc_db`.`sys_config` (`config_id`, `config_name`, `config_key`, `config_value`, `config_type`, `create_by`, `create_time`, `update_by`, `update_time`, `remark`) VALUES (null, '系统设置-版权声明', 'sys.copyright', 'Copyright ©2023 For AGrand 千通科技', 'Y', 'admin', 1698113158157, 'admin', 1698220040192, '底脚固定条，左侧放置版权声明');
INSERT IGNORE INTO `omc_db`.`sys_config` (`config_id`, `config_name`, `config_key`, `config_value`, `config_type`, `create_by`, `create_time`, `update_by`, `update_time`, `remark`) VALUES (null, '系统设置-LOGO文件brand', 'sys.logo.filePathBrand', '', 'Y', 'admin', 1698112935847, 'admin', 1698219184041, '文件支持网络地址图片和内部上传的文件路径');
INSERT IGNORE INTO `omc_db`.`sys_config` (`config_id`, `config_name`, `config_key`, `config_value`, `config_type`, `create_by`, `create_time`, `update_by`, `update_time`, `remark`) VALUES (null, '系统设置-登录界面背景', 'sys.loginBackground', '', 'Y', 'admin', 1698205046084, 'admin', 1698217285996, '文件支持网络地址图片和内部上传的文件路径');
