SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;

-- 参数配置value长度

ALTER TABLE
    `omc_db`.`sys_config` MODIFY COLUMN `config_value` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT '' COMMENT '参数键值' AFTER `config_key`;
REPLACE
    INTO `omc_db`.`sys_config` (
        `config_id`,
        `config_name`,
        `config_key`,
        `config_value`,
        `config_type`,
        `create_by`,
        `create_time`,
        `update_by`,
        `update_time`,
        `remark`
    )
VALUES (
        1,
        'config.sys.user.initPassword',
        'sys.user.initPassword',
        'Abcd@1234..',
        'Y',
        'supervisor',
        1698110000000,
        NULL,
        0,
        'config.sys.user.initPasswordRemark'
    );

REPLACE
    INTO `omc_db`.`sys_config` (
        `config_id`,
        `config_name`,
        `config_key`,
        `config_value`,
        `config_type`,
        `create_by`,
        `create_time`,
        `update_by`,
        `update_time`,
        `remark`
    )
VALUES (
        2,
        'config.sys.account.captchaEnabled',
        'sys.account.captchaEnabled',
        'false',
        'Y',
        'supervisor',
        1698110000000,
        NULL,
        0,
        'config.sys.account.captchaEnabledRemark'
    );

REPLACE
    INTO `omc_db`.`sys_config` (
        `config_id`,
        `config_name`,
        `config_key`,
        `config_value`,
        `config_type`,
        `create_by`,
        `create_time`,
        `update_by`,
        `update_time`,
        `remark`
    )
VALUES (
        3,
        'config.sys.account.registerUser',
        'sys.account.registerUser',
        'false',
        'Y',
        'supervisor',
        1698110000000,
        NULL,
        0,
        'config.sys.account.registerUserRemark'
    );

REPLACE
    INTO `omc_db`.`sys_config` (
        `config_id`,
        `config_name`,
        `config_key`,
        `config_value`,
        `config_type`,
        `create_by`,
        `create_time`,
        `update_by`,
        `update_time`,
        `remark`
    )
VALUES (
        4,
        'config.sys.user.maxRetryCount',
        'sys.user.maxRetryCount',
        '5',
        'Y',
        'supervisor',
        1698110000000,
        NULL,
        0,
        'config.sys.user.maxRetryCountRemark'
    );

REPLACE
    INTO `omc_db`.`sys_config` (
        `config_id`,
        `config_name`,
        `config_key`,
        `config_value`,
        `config_type`,
        `create_by`,
        `create_time`,
        `update_by`,
        `update_time`,
        `remark`
    )
VALUES (
        5,
        'config.sys.user.lockTime',
        'sys.user.lockTime',
        '10',
        'Y',
        'supervisor',
        1698110000000,
        NULL,
        0,
        'config.sys.user.lockTimeRemark'
    );

REPLACE
    INTO `omc_db`.`sys_config` (
        `config_id`,
        `config_name`,
        `config_key`,
        `config_value`,
        `config_type`,
        `create_by`,
        `create_time`,
        `update_by`,
        `update_time`,
        `remark`
    )
VALUES (
        6,
        'config.sys.officialUrl',
        'sys.officialUrl',
        'https://www.agrandtech.com',
        'Y',
        'supervisor',
        1698110000000,
        'admin',
        1700809804330,
        'config.sys.officialUrlRemark'
    );

INSERT
    IGNORE INTO `omc_db`.`sys_config` (
        `config_id`,
        `config_name`,
        `config_key`,
        `config_value`,
        `config_type`,
        `create_by`,
        `create_time`,
        `update_by`,
        `update_time`,
        `remark`
    )
VALUES (
        7,
        'config.sys.helpDoc',
        'sys.helpDoc',
        '/static/helpDoc/{language}_doc.pdf',
        'Y',
        'supervisor',
        1698110000000,
        NULL,
        0,
        'config.sys.helpDocRemark'
    );

INSERT
    IGNORE INTO `omc_db`.`sys_config` (
        `config_id`,
        `config_name`,
        `config_key`,
        `config_value`,
        `config_type`,
        `create_by`,
        `create_time`,
        `update_by`,
        `update_time`,
        `remark`
    )
VALUES (
        10,
        'config.monitor.sysResource.storeDays',
        'monitor.sysResource.storeDays',
        '30',
        'Y',
        'supervisor',
        1698110000000,
        NULL,
        0,
        'config.monitor.sysResource.storeDaysRemark'
    );

INSERT
    IGNORE INTO `omc_db`.`sys_config` (
        `config_id`,
        `config_name`,
        `config_key`,
        `config_value`,
        `config_type`,
        `create_by`,
        `create_time`,
        `update_by`,
        `update_time`,
        `remark`
    )
VALUES (
        102,
        'config.sys.logo.type',
        'sys.logo.type',
        'icon',
        'Y',
        'supervisor',
        1698110000000,
        'admin',
        1701252674635,
        'config.sys.logo.typeRemark'
    );

INSERT
    IGNORE INTO `omc_db`.`sys_config` (
        `config_id`,
        `config_name`,
        `config_key`,
        `config_value`,
        `config_type`,
        `create_by`,
        `create_time`,
        `update_by`,
        `update_time`,
        `remark`
    )
VALUES (
        103,
        'config.sys.logo.filePathIcon',
        'sys.logo.filePathIcon',
        '#',
        'Y',
        'supervisor',
        1698110000000,
        'admin',
        1701251070089,
        'config.sys.logo.filePathIconRemark'
    );

INSERT
    IGNORE INTO `omc_db`.`sys_config` (
        `config_id`,
        `config_name`,
        `config_key`,
        `config_value`,
        `config_type`,
        `create_by`,
        `create_time`,
        `update_by`,
        `update_time`,
        `remark`
    )
VALUES (
        104,
        'config.sys.logo.filePathBrand',
        'sys.logo.filePathBrand',
        '#',
        'Y',
        'supervisor',
        1698110000000,
        'admin',
        1701251023781,
        'config.sys.logo.filePathBrandRemark'
    );

INSERT
    IGNORE INTO `omc_db`.`sys_config` (
        `config_id`,
        `config_name`,
        `config_key`,
        `config_value`,
        `config_type`,
        `create_by`,
        `create_time`,
        `update_by`,
        `update_time`,
        `remark`
    )
VALUES (
        105,
        'config.sys.loginBackground',
        'sys.loginBackground',
        '#',
        'Y',
        'supervisor',
        1698110000000,
        NULL,
        0,
        'config.sys.loginBackgroundRemark'
    );

INSERT
    IGNORE INTO `omc_db`.`sys_config` (
        `config_id`,
        `config_name`,
        `config_key`,
        `config_value`,
        `config_type`,
        `create_by`,
        `create_time`,
        `update_by`,
        `update_time`,
        `remark`
    )
VALUES (
        106,
        'config.sys.title',
        'sys.title',
        'config.sys.titleValue',
        'Y',
        'supervisor',
        1698110000000,
        NULL,
        0,
        'config.sys.titleRemark'
    );

INSERT
    IGNORE INTO `omc_db`.`sys_config` (
        `config_id`,
        `config_name`,
        `config_key`,
        `config_value`,
        `config_type`,
        `create_by`,
        `create_time`,
        `update_by`,
        `update_time`,
        `remark`
    )
VALUES (
        107,
        'config.sys.copyright',
        'sys.copyright',
        'config.sys.copyrightValue',
        'Y',
        'supervisor',
        1698110000000,
        NULL,
        0,
        'config.sys.copyrightRemark'
    );

INSERT IGNORE INTO
    `omc_db`.`sys_config` (
        `config_id`,
        `config_name`,
        `config_key`,
        `config_value`,
        `config_type`,
        `create_by`,
        `create_time`,
        `update_by`,
        `update_time`,
        `remark`
    )
VALUES (
        108,
        'config.sys.i18nOpen',
        'sys.i18n.open',
        'true',
        'Y',
        'supervisor',
        1698110000000,
        NULL,
        0,
        'config.sys.i18nOpenRemark'
    );

INSERT IGNORE INTO
    `omc_db`.`sys_config` (
        `config_id`,
        `config_name`,
        `config_key`,
        `config_value`,
        `config_type`,
        `create_by`,
        `create_time`,
        `update_by`,
        `update_time`,
        `remark`
    )
VALUES (
        109,
        'config.sys.i18nDefault',
        'sys.i18n.default',
        'en_US',
        'Y',
        'supervisor',
        1698110000000,
        NULL,
        0,
        'config.sys.i18nDefaultRemark'
    );

UPDATE `omc_db`.`sys_config`
SET
    `config_name` = 'config.sys.helpDoc',
    `config_key` = 'sys.helpDoc',
    `config_value` = '/static/helpDoc/{language}_doc.pdf',
    `config_type` = 'Y',
    `create_by` = 'supervisor',
    `create_time` = 1698110000000,
    `update_by` = NULL,
    `update_time` = 0,
    `remark` = 'config.sys.helpDocRemark'
WHERE `config_id` = 7;

UPDATE `omc_db`.`sys_config`
SET
    `config_name` = 'config.sys.logo.type',
    `config_key` = 'sys.logo.type',
    `config_value` = 'brand',
    `config_type` = 'Y',
    `create_by` = 'supervisor',
    `create_time` = 1698110000000,
    `update_by` = 'admin',
    `update_time` = 1701834845928,
    `remark` = 'config.sys.logo.typeRemark'
WHERE `config_id` = 102;

UPDATE `omc_db`.`sys_config`
SET
    `config_name` = 'config.sys.logo.filePathIcon',
    `config_key` = 'sys.logo.filePathIcon',
    `config_value` = '/static/logo/{language}_icon.png',
    `config_type` = 'Y',
    `create_by` = 'supervisor',
    `create_time` = 1698110000000,
    `update_by` = NULL,
    `update_time` = 0,
    `remark` = 'config.sys.logo.filePathIconRemark'
WHERE `config_id` = 103;

UPDATE `omc_db`.`sys_config`
SET
    `config_name` = 'config.sys.logo.filePathBrand',
    `config_key` = 'sys.logo.filePathBrand',
    `config_value` = '/static/logo/{language}_brand.png',
    `config_type` = 'Y',
    `create_by` = 'supervisor',
    `create_time` = 1698110000000,
    `update_by` = NULL,
    `update_time` = 0,
    `remark` = 'config.sys.logo.filePathBrandRemark'
WHERE `config_id` = 104;

INSERT
    IGNORE INTO `omc_db`.`sys_config` (
        `config_id`,
        `config_name`,
        `config_key`,
        `config_value`,
        `config_type`,
        `create_by`,
        `create_time`,
        `update_by`,
        `update_time`,
        `remark`
    )
VALUES (
        110,
        'config.sys.lockTime',
        'sys.lockTime',
        '0',
        'Y',
        'supervisor',
        1704960008300,
        'admin',
        1705030367279,
        'config.sys.lockTimeRemark'
    );
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=1;    